Hora de trocar a fralda!

A troca de fraldas pode ser um momento de muitas dúvidas nas primeiras vezes, especialmente para os papais. É muito mais simples do que parece, veja o passo-a-passo abaixo:

Antes de tirar a fralda do bebê, tenha tudo preparado no trocador: água, sabonete ou lenço umedecido, fralda descartável, pomada contra assadura e fralda de pano.

Tire a fralda suja, dobre-a como se fosse fechá-la, e deixe-a embaixo do bumbum do bebê. Isso evita que o cocô ou o resíduo de pomada sujem o trocador.

Pediatras e dermatologistas aconselham a usar algodão embebido em água morna para remover os resíduos de xixi e cocô. Esses produtos não causam irritação. Mas os lenços umedecidos também podem ser usados em crianças não alérgicas ou nos momentos de passeio.

Tanto para meninas quanto para meninos, o melhor é fazer a limpeza no sentido dos genitais para trás, para evitar a contaminação pelo cocô. Em meninas isso é ainda mais importante.

Também é importante remover os resíduos de pomadas a cada troca de fralda. Faça isso com suavidade, sem esfregar demais a pele do bebê, que é muito sensível.

Enxugue bem as dobrinhas com uma toalha macia. Depois passe uma camada fina de pomada contra assaduras nas virilhas, dobrinhas, bumbum e nos genitais. O ideal é buscar um produto emoliente e dermatologicamente testado, na dúvida pergunte ao pediatra. Em caso de assadura, a pomada deve ser usada em todas as trocas de fralda.

Agora é só colocar e fechar a fralda, tomando cuidado para não apertar demais ou deixar muito frouxa. Por isso escolha a fralda de acordo com o tamanho do bebê. Para verificar se está confortável, passe o dedo indicador entre a fralda e a perninha.

Dra. Gabriela Barboza Cunha
Médica – CRM SP 91435
Contatos: 11-3522- 5366 / 11-94555-8496
Facebook e Instagram: @dragabrielabarbozacunha
E-mail: dragabrielabarbozacunha@gmail.com
Rua Amaral Gama, 333, conj. 134, Santana – SP